A causa dell'elevata dimensione dei capitoli che compongono questa tesi (in
totale piu' di 200 Mb), dal
momento che non e' possibile caricare una tesi di dimensioni troppo elevate,
sono stato costretto a suddividere il lavoro in piu' parti. Le varie parti sono
indicate con parteA.pdf, parteB.pdf, etc... (in ordine alfabetico). Mi scuso
 del disagio (putroppo non e' possibile caricare files in formato compresso...)